-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

v2 A lC o r(Å)

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10

gC oC o

r(Å) 0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10

gA lC o

r(Å)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

v2 C oC o r(Å)

Fig. 8