   Basic differences fo Co atoms

-4 0 4 8

     37

                                    -4 0 4 8

                           45

-4 0 4 8

     29

                                    -4 0 4 8

                           35

-4 0 4 8

     20

                                    -4 0 4 8

                           26

-4 0 4 8

     11

                                    -4 0 4 8

                           18

-4 0 4 8

      2

                                    -4 0 4 8

                            3