-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fig. 5

Δ E ( eV /a to m )

2x

FCC

BCC HCP Al12(Cr,Mn)

Al9Co2+Al2Cu Al9Co2+Al7CoCu2

Al9Co2+τ3

D+Al7CoCu2

D+τ3

Al(Co,Cu)

Al2FeNi

Al4CoLa

Al6MoNb Al4NiY

Al2NiY

Al2CoY

Al3CuHo (1.2) Al4LaY (0.7)